0 5 10 15 20

0

5

10

15

20 V/(roh_K-roh_F) Lambda*V/(roh_K-roh_F) Linearer Fit

V/(roh_K-roh_F) [10^-5 m/kg*s] r^2 [10^-6 m]

Gleichung y = a + b*x Gewichtung instrumental Fehler der Summe der Quadrate

95,38609 1021,75784

Pearson R 0,99751 0,95859 Kor. R-Quadrat 0,99378 0,89862 Wert Standardfehler

V/(roh_K-roh_F)

Schnittpunkt mit der Y-Achse

0 --

Steigung 1,14486 0,04048

Lambda*V/(roh_K-r oh_F)

Schnittpunkt mit der Y-Achse

0 --

Steigung 1,1599 0,1723