5 10 15 20 25 30 35 0

5

10

15

20

25

U^2_{aus}-U^2_v Lin Fit

U^2_{aus}-U^2_V [(mV)†]

R [k

]

Gleichung y = a + b*x Gewichtung instrumental Fehler der Summe der Quadrate

3,3332

Pearson R 0,99999 Kor. R-Quadrat 0,99997 Wert Standardfehler E Schnittpunkt mit de r Y-Achse

0 --

Steigung 0,80236 0,00192

Diagramm 3: U^2_{aus}-U^2_V(R)